Sternberg Astronomical Institute Department of the Relativistic Astrophysics

Universitetskii pr.13 119899, Moscow Russia DEPARTMENT FAX: +7 (095) 932-88-41 DEPARTMENT PHONE: +7 (095) 939-50-06 http://xray.sai.msu.ru To: From:

Date:

Message:

Destination FAX No:

Number of Pages including this one: